-- 删除原有的唯一索引
ALTER TABLE `sys_param` DROP INDEX `uk_param_type_code`;

-- 删除param_code字段
ALTER TABLE `sys_param` DROP COLUMN `param_code`;

-- 创建新的唯一索引
ALTER TABLE `sys_param` ADD UNIQUE KEY `uk_param_type_name` (`param_type`, `param_name`); 